##创建reportdata数据库用于存放定制的报表
create schema reportdata collate utf8mb4_general_ci;
##创建mes_sync数据库用于定时去MES生产库拉取同步数据
create schema mes_sync collate utf8mb4_general_ci;
##创建mes_origin数据库用于创建Dblink以链接MES生产库
create schema mes_origin collate utf8mb4_general_ci;